Title: 109. PER - Meteorología

Q: Al aumento de la intensidad del viento se le llama:
A: Refrescar.

Q: ¿Qué indica una subida de la temperatura con bajadas del barómetro?
A: Indica una tendencia a empeorar.

Q: Si sube la presión atmosférica, la temperatura…
A: Aumenta.

Q: ¿Para qué sirve un catavientos?
A: Nos sirve para saber la dirección del viento, similar a la veleta, pero más rudimentario.

Q: ¿Qué es un anemómetro?
A: El anemómetro es el aparato que mide la intensidad del viento, usualmente lo hace en nudos. Consiste en un cruceta en horizontal que en cada extremo tiene unas cazoletas que giran por la acción del viento y mide la velocidad en una aguja para su fácil interpretación.

Q: ¿Qué indica un movimiento continuado de temperatura?
A: Indica un cambio lento en el tiempo.

Q: ¿Qué sucede típicamente cuando hay bajadas acusadas en las alteraciones meteorológicas?
A: Suele haber vientos y lluvias.

Q: ¿Qué sucede cuando hay bajadas de temperatura con subidas del barómetro?
A: Suelen ocurrir chubascos.

Q: ¿Qué indica un cambio rápido y brusco en las alteraciones meteorológicas?
A: Indica un cambio de tiempo.

Q: ¿Qué es la temperatura atmosférica?
A: Es el grado de calor que posee el aire, que rodea la superficie de la tierra, en un momento y lugar determinado.

Q: ¿Qué es un gradiente térmico?
A: Es la disminución de temperatura según aumentamos en altura. Por cada 100 metros que ganamos en altura la temperatura desciende aproximadamente 0,6° Centígrados.

Q: ¿A qué altura es mayor la presión atmosférica?
A: Es máxima a nivel del mar.

Q: ¿Qué es y qué mide la escala Beaufort? ¿cuántos grados tiene?
A: Se utiliza para expresar la intensidad del viento basándose en la apariencia de la superficie de la mar, expresada en nudos y compuesta por 13 grados.

Q: ¿Qué indica una subida notable de temperatura?
A: Indica un cambio en la dirección del viento.

Q: ¿Qué son isobaras cerradas?
A: Son líneas bastante concéntricas alrededor de una borrasca o anticiclón.

Q: Definición de contrastre en relación con el viento.
A: El cambio repentino del viento a la parte opuesta o casi opuesta a la que estaba soplando.

Q: ¿Qué es un barómetro y qué tipos hay?
A: Instrumento que sirve para medir la presión atmosférica.
Los hay de varios tipos:
- Barómetros de mercurio.
- Barómetros aneroide.
- Barógrafo.
Los barcos usan el aneroide.

Q: ¿Qué señalan las bajadas bruscas de temperatura?
A: Indican un cambio a mal tiempo.

Q: Definición de viento real.
A: Es el que percibimos cuando el barco está parado.

Q: ¿Qué produce el movimiento de las masas de aire?
A: La principal causa del movimiento de las masas de aire es la diferencia de presión entre dos zonas.

Q: Relación entre mucha distancia entre isobaras y gradiente de presión. ¿Cómo será el tiempo?
A: Si la distancia entre dos isobaras es mucha, menor es el gradiente. Los vientos serán débiles y el tiempo será estable.

Q: Definición de gradiente de presión.
A: Es la diferencia de presión que existe entre la separación de dos isobaras; habitualmente 60 millas.

Q: ¿Qué tipo de brisas son el virazón? ¿cómo se generan?
A: Brisas ligeras durante el día de mar a tierra.
Se genera de la siguiente forma:
- De día la masa de aire sobre tierra se calienta más rápido que la del mar.
- Como consecuencia la masa de aire en tierra tiene menos densidad y se va elevando.
- El vacío que deja esta masa de aire al ascender es rellenado por aire más frio procedente de la mar.

Q: ¿Qué tipo de brisas son el terral? ¿cómo se generan?
A: Brisas ligeras durante la noche de tierra a la Mar.
Se genera de la siguiente forma:
- De noche el agua conserva mejor el calor que la tierra.
- Como consecuencia la masa de aire sobre el agua tiene menos densidad y asciende.
- El vacío que deja esta masa de aire al ascender es rellenado por aire más frío procedente de la tierra.

Q: ¿Qué son las líneas isobáricas?
A: Las isobaras son las líneas resultantes de unir todos los puntos de igual presión atmosférica. Se representan en los mapas de superficie del tiempo.
Suelen ir separadas de 4 en 4 milibares

Q: Si la intensidad del viento varía continuamente, tanto a más como a menos, se dice que…
A: …el viento está racheado.

Q: Definición de milibar.
A: El milibar es la unidad de presión que supone fuerza por centímetro cuadrado.

Q: ¿Cómo definimos la persistencia?
A: El número de horas que el viento ha soplado en la misma dirección en la superficie marítima.

Q: ¿Qué valor es considerado como la presión normal a nivel del mar internacionalmente a 0° de temperatura y en una latitud de 45°?
A: 1013,25 mbar que equivale a 760 mmHg

Q: ¿Qué es fetch en relación con el viento?
A: Es una distancia, se mide en millas, y se define como la relación entre la velocidad del viento, su dirección constante y la distancia recorrida entre dos puntos.

Q: ¿Qué es persistencia en relación con el viento?
A: Es el tiempo, se mide en horas, y se define como el número de horas que el viento ha estado soplando en la misma dirección en un punto determinado.

Q: ¿Qué señalan las subidas y bajadas moderadas en las alteraciones meteorológicas?
A: Indican un cambio de tiempo en un período prudencial.

Q: Definición de calmar en relación con el viento.
A: Decrecer total o parcialmente la fuerza del viento.

Q: ¿Qué es el viento relativo?
A: El viento generado por el avance de la embarcación.

Q: Relación entre poca distancia entre isobaras y gradiente de presión. ¿Cómo será el tiempo?
A: Si la distancia es muy corta entre las dos isobaras, gradiente grande. Los vientos serán fuertes y el tiempo empeora.

Q: ¿Cómo funciona un barógrafo?
A: El funcionamiento es el mismo que un barómetro aneroide, pero lleva una plumilla, y un rollo de papel en un tambor giratorio sobre el cual se van registrando todas las variaciones de presión.

Q: Definición de caer en relación con el viento.
A: Decrecer la intensidad del viento.

Q: Los parámetros del viento generador que determinan el tamaño de las olas son:
A: Intensidad, persistencia y fetch.

Q: ¿Qué tipos de termómetros nos encontraremos en embarcaciones? ¿qué información aportan?
A: Digitales. Además nos aportan otros datos importantes como pueden ser la humedad.

Q: Características de una borrasca.
A: - Gradiente de presión grande, las isobaras están muy juntas que son signo de fuertes vientos. Mal tiempo.
- Movimiento ciclónico (sentido inverso a las agujas del reloj), en el hemisferio N.
- El viento circula hacia el interior del centro de la borrasca y con un ángulo de entre 10 y 30 grados.
- Abreviatura en español “B” y en inglés “L”
- Tiene una presión baja en su centro y va aumentando hacia el exterior. Van acompañadas de fuertes vientos y tormentas.
- El aire fluye hacia su interior y asciende desde allí.
- Tienen poca extensión.

Q: Definición de racha o ráfaga en relación con el viento.
A: Es un aumento puntual de la fuerza del viento.

Q: El dispositivo utilizado para medir la dirección del viento formado por una manga de tejido en forma troncocónica alargada y abierta por los dos extremos, se denomina:
A: Catavientos.

Q: ¿Qué es un dorsal o cuña anticiclónica?
A: Son líneas casi paralelas y con forma de “U” que se extienden hacia fuera de un anticiclón.

Q: Características de un anticiclón.
A: - Gradiente pequeño, las isobaras están muy separadas que son signo de calmas y vientos de poca intensidad.
- Buen tiempo.
- Circulación anticiclónica en el Hemisferio Norte, en el mismo sentido de las agujas del reloj.
- El viento tiende a salir de ellas e ir a zonas de bajas presiones con un ángulo de entre 10 y 30 grados.
- Abreviatura en español “A” y en inglés “H”.
- Las isobaras aumentan su valor desde los extremos al centro de la formación.
- La zona central posee una presión mayor que la de la periferia.
- El aire desciende por el interior de los anticiclones.
- Gran extensión.

Q: La temperatura en meteorología se define como:
A: El grado de calor del aire que rodea la superficie de la tierra.

Q: ¿Qué indican las bajadas bruscas con temperaturas cercanas a 0°C en las alteraciones meteorológicas?
A: Nieve.

Q: La presión atmosférica es:
A: La fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire en un punto determinado.

Q: ¿Qué marca el 0° y 100° en la escala Celsius?
A: En la escala Celsius el 0° es el punto de fusión del hielo, y 100° es el punto de ebullición del agua.

Q: ¿Qué es un anticiclón?
A: Región de la atmósfera donde la presión es mucho más alta que en las áreas circundantes; produce buen tiempo, cielos despejados y ocasionalmente niebla o bruma.

Q: Definición de rolar en relación con el viento.
A: Significa que el viento gira, es decir, cambiar de dirección.

Q: ¿Qué es una vaguada?
A: Son líneas paralelas con forma de “V”, con sus vértices alineados marcando un eje bien definido y se extienden hacia fuera de una borrasca.

Q: ¿Qué es y qué mide la escala Douglas? ¿cuántos grados tiene?
A: Se utiliza en todo el mundo para expresar la altura de las olas de la mar de viento.
Es una escala que clasifica los diferentes estados del mar en 10 grados tomando como referencia el tamaño de las olas.

Q: ¿Qué es una borrasca?
A: Región de la atmósfera donde la presión es mucho más baja que en las áreas circundantes; producen fuertes vientos y abundantes precipitaciones.

Q: ¿Cómo funciona un barómetro aneroide?
A: La presión atmosférica deforma una cápsula metálica llamada “cápsula de Vidi” (aleación de berilio y cobre) a la cual se le ha hecho el vacío. Esta cápsula aneroide está conectada a una aguja que indica sobre una escala la presión existente debido a su elasticidad.

Q: El viento flojo que sopla durante la noche de la tierra al mar se denomina:
A: Terral.

Q: Cuánto es 1 atm en mbar, mmHg, and Hpa.
A: La presión estándar al nivel del mar es de 1013,25 mbar que equivale a los 760 mmHg.
1 atm = 1013 mbar = 760 mmHg = 1013 Hpa

Q: ¿Qué es intensidad en relación con el viento?
A: Es la velocidad con la que sopla el viento. También la fuerza que ejerce el viento expresado en nudos.

Q: El cambio repentino del viento a la parte opuesta o casi opuesta a la que estaba soplando se denomina…
A: Contraste.

Q: En los anticiclones ¿dónde hay mas presión?
A: La zona central posee una presión mayor que la de la periferia.

Q: Definición de refrescar en relación con el viento.
A: Aumenta la intensidad del viento.

Q: Definición de viento.
A: Es el aire en movimiento, un desequilibrio entre presiones (borrascas y anticiclones) y variaciones térmicas entre dos lugares, debido a la cantidad de calor recibido por el sol en el mar y en la tierra.
El viento queda definido por su dirección (de donde viene) y por su intensidad (medidas en nudos, o fuerza Beaufort).
Conociendo el viento aparente podemos hallar el viento real haciendo una descomposición de fuerzas.

Q: Definición de viento relativo.
A: Es el viento que produce el barco al moverse y será de la misma intensidad que la velocidad del barco y en sentido contrario a este.

Q: Definición de viento aparente.
A: Es el que percibimos cuando el barco está en movimiento y consiste en la combinación del viento real y el viento relativo.

Q: ¿Qué es una veleta?
A: Es una pieza, normalmente metálica con forma de flecha, que nos indica la dirección en la que llega el viento pero nunca la velocidad de éste.

Q: Definición de presión atmosférica.
A: Es el peso del aire sobre la superficie de la Tierra en un momento y lugar determinado. Es consecuencia de la atracción que ejerce la Tierra sobre la masa de aire que la rodea.
Cuanto más ancha sea la capa de aire que tenemos por encima mayor presión ejercerá.

Q: ¿Cómo son los termómetros de mercurio?
A: Utilizan una doble escala, Celsius y Fahrenheit. Se mide la temperatura tangenteando la parte superior de la columna de mercurio.

Q: ¿Qué son las brisas costeras?
A: Las brisas costeras son un sistema de vientos que generalmente desplazan masas de aire desde lugares fríos a los cálidos, originando que unas masas asciendan sobre otras (cálidas sobre frías) y cayendo estas después al enfriarse.
Son de carácter débil y se originan por la diferencia de temperatura entre el mar y la costa.